##base _MHIBase
##bias 30
##public
MHIAllocDecoder(task,mhisignal)(a0,d0)
MHIFreeDecoder(handle)(a3)
MHIQueueBuffer(handle,buffer,size)(a3,a0,d0)
MHIGetEmpty(handle)(a3)
MHIGetStatus(handle)(a3)
MHIPlay(handle)(a3)
MHIStop(handle)(a3)
MHIPause(handle)(a3)
MHIQuery(query)(d1)
MHISetParam(handle,param,value)(a3,d0,d1)
##end

