CPU 周波数の計測モニター・マニュアル
CPU 周波数計測モニターは、CPU の現在のクロック速度を表示し、CPU がサポートしている場合、クロック速度を変更するためのインターフェイスを提供します。

はじめに

CPU 周波数計測モニター
CPU 周波数計測モニターは、各 CPU の CPU 周波数スケーリングを監視するのに便利な方法を提供します。
CPU 周波数計測モニターをパネルに追加するには、次の手順を実行します。
パネル上で右クリックします。
パネルに追加を選びます。
パネルに追加ダイアログの項目一覧を下にスクロールし、CPU 周波数計測モニターを選択します。
追加をクリックします。
残念ながら、CPU 周波数計測は現在、カーネルでサポートされている Linux マシンでしかモニターできません。しかし、カーネルで数世代の周波数計測インタフェースをサポートすることはできます。
システムで CPU 周波数計測がサポートされていない場合、CPU 周波数計測モニターには、現在の CPU 周波数のみが表示されます。
CPU 周波数計測がシステムでサポートされている場合、CPU 周波数計測モニターには CPU アイコンと進行状況バーが表示されます。進行状況バーの状態は、最大周波数に対する現在の CPU 周波数を表します。
デフォルトでは、CPU 周波数計測モニターには現在の CPU 周波数がヘルツ (周波数の標準単位) の値として表示されますが、代わりに百分率を表示するように構成できます。CPU 周波数計測モニターの構成方法の詳細は、各種設定を参照してください。
CPU 周波数計測モニターの各インスタンスは、１つの CPU のみを監視できます。マルチプロセッサ (SMP) システムの場合は、監視する CPU ごとに CPU 周波数計測モニターのインスタンスを起動する必要があります。

アイコンの見方
CPU 周波数計測モニターには、現在監視しているプロセッサの計測レベルをグラフィカルに表す、一連のアイコンがあります。アイコンは次のとおりです。
アイコン	説明
稼働率 100%	CPU は 100%またはそれに近いスループットで動作しています。
稼働率 75%	CPU は 75%またはそれに近いスループットで動作しています。
稼働率 50%	CPU は 50%またはそれに近いスループットで動作しています。
稼働率 25%	CPU は 25%またはそれに近いスループットで動作しています。

周波数とガバナー・セレクタ
デフォルトでは、MATE デスクトップで周波数のセレクタ機能を利用できない場合があります。システム管理者に相談するか、ベンダーの関連文書、またはこのソフトウェアに付属のマニュアルを参照してください。
CPU 周波数を設定するには、モニタを (左) クリックするとメニューが表示されます。このメニューには、使用中のマシンで使用可能な周波数と周波数ガバナー、あるいはその両方のリストが表示されます。
使用可能な周波数またはガバナーのどちらを設定に表示するかを選択できます。詳細については、各種設定を参照してください。

周波数だけ表示する周波数セレクタ

周波数とガバナーの両方を表示する周波数セレクタ

各種設定
CPU 周波数計測モニターを設定するには、このアプレットを右クリックし、ポップアップメニューから設定を選択します。
設定ダイアログには、次の項目があります。

CPU 周波数モニタの設定ダイアログ
CPU 周波数モニタの設定ダイアログ
監視対象の CPU (マルチプロセッサ・システムのみ) 	 このドロップダウンリストを使用して、監視したい CPU を選択します。

監視する CPU を選択しているところ
CPU 周波数計測モニタ設定ダイアログの CPU セレクタ
モニターする CPU オプションは、マルチプロセッサ (SMP) システムでのみ表示されます。
表示の設定 	 このドロップダウンリストを使用して、アプレットを表示したいモードを選択します。使用可能なモードは、「グラフィック」、「テキスト」、またはその両方 (「グラフィック」と「テキスト」) です。
CPU の周波数を表示する 	 このオプションを選択すると、現在の CPU 周波数を表示します。
周波数の単位を表示する 	 このオプションを選択すると、周波数モードで周波数単位を表示するかどうかを決定できます。
CPU 周波数を百分率で表示する 	 このオプションを選択すると、現在の CPU 周波数をパーセントで表示します。
メニューの表示 	 このオプションでは、周波数セレクタのドロップダウンに表示する情報量を選択できます (周波数とガバナー・セレクタ参照) 。周波数、ガバナー、または周波数とガバナーの両方を表示するように選択できます。

周波数とガバナーに設定されたセレクタ
CPU ガバナーセレクタ