お天気 MATE マニュアル
お天気アプレットは、指定した地域の気象情報をダウンロードし、パネルに現在の気温や気象状態を表す記号を表示します。たとえば、予報をクリックすると、日出と日入の時刻、風向、気圧などの詳細情報が表示されます。すべての項目はカスタマイズ可能です。

はじめに

気象情報
気象通報を表示します。お天気のアイコンと現在の気温を表示します。
気象通報は、Interactive Weather Information Network (IWIN) やその他の気象サービスを含む U.S. National Weather Service (NWS) サーバーから気象情報をダウンロードします。Weather Report を使用して、現在の気象情報と天気予報をコンピュータに表示できます。
コンピュータがファイアウォールの背後にある場合は、プロキシサーバを使用して気象サーバにアクセスする必要があります。プロキシサーバを使用するように MATE デスクトップを設定するには、設定ツールを使用してインターネット接続用のネットワークプロキシサーバを指定してください。
気象通報には、既定の場所または指定した場所における、次の情報が表示されます。
一般的な気象状態を表すお天気アイコンです。パネル上のお天気アイコンを参照してください。
現在の気温です。

パネル上のお天気アイコン
アイコン	説明
Stock Sunny Stock Night	快晴です。
Stock Few Clouds Stock Night Few Clouds	薄曇りです。
Stock Cloudy	曇りです。
Stock Fog	霧がかかっています。
Stock Rain	雨か雨模様です。
Stock Snow	雪が降っています。
Stock Storm	嵐です。

パネルに気象通報を追加するには
気象通報をパネルに追加するには、次の手順にしたがってください。
パネル上で右クリックします。
パネルに追加を選びます。
パネルに追加ダイアログの項目一覧を下にスクロールし、お天気 MATEを選択します。
追加をクリックします。

各種設定
設定ダイアログボックスにアクセスするには、パネルのお天気アイコンを右クリックします。

他の場所へ変更するには

場所の設定
場所の設定
お天気アプレットを初めてパネルに追加すると、デフォルトではペンシルバニア州ピッツバーグの気象が表示されます。別の場所の気象を表示するには、次の手順を実行します。
アプレット上で右クリックします。
このアプレットのポップアップメニューから設定を選択します。お天気 MATE の設定ダイアログが表示されます。
場所タブを選択します。場所タブの項目には、地理的な区分、その中の地域、さらに特定の場所の一覧が表示されます。
地名の横にある矢印をクリックすると、その地名に含まれる下位区分の地名が表示されます。
地域名の下位区分の横にある矢印をクリックすると、その区分に含まれる場所を表示します。
場所をクリックします。アプレットが新しい場所の気象情報を取得している間、アイコンをポイントするとツールチップに「更新中」が表示されます。
閉じるをクリックして、お天気の設定ダイアログボックスを閉じます。
検索欄に都市名を入力して検索することもできます。近隣の都市や空港のない都市では、その地域に近い都市を選択する必要があるので注意してください。

気象情報を更新する
パネルに表示される気象情報を更新するには、アイコンを右クリックして更新を選択します。
気象情報を定期的に自動更新するには、次の手順を実行します。
右クリックメニューから設定を選択します。
お天気の設定ダイアログボックスの全般タブで、自動的に更新する間隔オプションを選択します。
スピンボックスを使用して、気象通報が気象サーバから更新情報を取得する間隔を指定します。初期設定では、30分毎に更新されます。
閉じるをクリックして、お天気の設定ダイアログボックスを閉じます。

各種単位を変更する

全般の設定
全般の設定
右クリック・メニューより、設定を選択します。お天気の設定ダイアログの全般タブで、利用する計量単位を選択します。
メートル、インチ、SI など、さまざまな計量単位を使用できます。標準を選択すると、選択したロケールに基づいて、その地域の標準と思われる単位を利用します。

詳細
詳細な気象情報を表示するには、「お天気」を右クリックして詳細を選択します。お天気アプリは詳細ダイアログを表示します。詳細ダイアログには、次のような既定のタブ項目があります。
現在の状況
予報
レーダーマップ（オプション）

現在の状況

お天気の詳細
お天気の詳細
現在の状況タブの項目には、以下の情報が表示されます。
都市	現在の気象情報の対象となる場所です。
最終更新	気象サーバで気象情報が最後に更新された時刻です。
状況	全般的な気象状況
天候	全般的な空の状態
気温	現在の気温
露点	結露が発生する温度のことです。
湿度	大気中の水分の割合です。
風力	風の方向と速度。
気圧	大気圧を示します。
視界	光と大気の条件によって決定される視界の良好度です。
日出時刻	現在地の日出予定時刻です。
日入時刻	現在地の日入予定時刻です。
日出時刻と日入時刻は、コンピュータに保存されている緯度と経度の情報から地域的に計算されます。空気中の光の屈折など、モデル化が困難な条件もあります。その結果、日出時刻と日出時刻の計算値は最大で10分程度ずれることがあります。

天気予報
天気予報タブの項目には、直近の未来（通常は次の5日間）の指定場所の天気予報が表示されます。
天気予報は、米国、オーストラリアおよび英国の一部の地域でのみ利用可能です。

レーダー・マップ
既定では、レーダー・マップタブの項目は、天気予報ダイアログを表示しません。お天気 MATE は www.weather.com からレーダー・マップをダウンロードします。www.weather.com からレーダー・マップを入手できない場合は、疑問符が表示されます。www.weather.com のウェブサイトにアクセスするには、Weather.com を訪問するボタンをクリックしてください。
レーダー・マップを有効にするには、次の手順を実行します。
右クリックメニューより設定を選択し、お天気の設定 ダイアログボックスに移動します。
全般タブで、レーダー・マップを有効にするオプションを選択します。
既定では、お天気 MATE は www.weather.com からレーダー・マップをダウンロードします。別のインターネットアドレスからレーダー・マップを表示するには、レーダー・マップのアドレスをカスタムマイズするオプションを選択します。住所テキストボックスにアドレスを入力する必要があります。
ほとんどの場所（特にアメリカの国外）では、既定のレーダー・マップが定義されていません。多くの場所では、レーダー・マップが必要な場合、カスタムな URL を指定する必要があります。