Manual do Relatório de Meteorologia
A mini-aplicação Relatório de Meteorologia descarrega informação meteorológica para uma localização fornecida da Internet e mostra a temperatura e o símbolo que representa as condições meteorológicas atuais no painel. Quando se clica nestas é fornecida mais informação como a previsão para os próximos dias, a hora do nascer do sol e pôr do sol, direção do vento, pressão atmosférica,etc. Todas as unidades são personalizáveis.

Introdução

Boletim Meteorológico
Mostra o Relatório de Meteorologia. Mostra um ícone de meteorologia e a temperatura atual
O Relatório de Meteorologia descarrega informação meteorológica dos servidores do Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos (NWS), incluindo a Rede de Informação Meteorológica (IWIN) e outros serviços meteorológicos. Pode usar o Relatório de Meteorologia para mostrar a informação meteorológica e previsões no seu computador.
Se o seu computador estiver por trás de uma firewall, tem de usar um servidor proxy para aceder aos servidores de meteorologia. Para configurar o MATE Desktop para usar um servidor proxy, use as suas ferramentas de preferência para especificar a rede do servidor de proxy para ligações à Internet.
O Relatório de Meteorologia mostra a seguinte informação para a localização predefinida ou numa localização que especificar:
Um ícone do tempo que representa as condições meteorológicas gerais. Ver Ícones de Meteorologia no Painel.
A temperatura atual.

Ícones de Meteorologia no Painel
Ícone	Descrição
Solarengo Noite	Está limpo e bom.
Algumas Nuvens Algumas Nuves de Noite	Está parcialmente nublado.
Nublado	Está nublado.
Nevoeiro	Está com nevoeiro ou encoberto.
Chuva	Está chuvoso ou húmido.
Neve	Está a nevar.
Tempestade	Está uma tempestade.

Para Adicionar o Relatório de Meteorologia a um Painel
Para adicionar o Relatório de Meteorologia a um painel, realize os seguintes passos:
Clique com o botão direito do rato no painel.
Escolha Adicionar ao Painel.
Deslize para baixo na lista de itens na janela Adicionar ao Painel e depois selecione Relatório de Meteorologia.
Clique em Adicionar.

Preferências
A janela de preferências está acessível ao clicar com o botão direito do rato no painel do Relatório de Meteorologia.

Menu de Relatório de Meteorologia
Menu de contexto

Alterar para uma Localização Específica

Preferências de Localização
Preferências de Localização
Quando adiciona o Relatório de Meteorologia a um painel pela primeira vez, a aplicação mostra a meteorologia para Pittsburgh, Pennsylvania. Para mostrar a meteorologia de um local diferente, realize os seguintes passos:
Clique com o botão direito do rato na aplicação.
Escolha Preferências no menu popup da aplicação. A aplicação mostra então a janela de Preferências de Meteorologia.
Selecione o separador Localização. A secção Localização contém uma lista de regiões geográficas, sub-regiões e localizações específicas.
Clique na seta a seguir à região para mostrar as sub-regiões na região.
Clique na seta a seguir à sub-região para mostrar as localizações na sub-região.
Clique num local. Enquanto a aplicação obtém a informação de meteorologia para a nova localização, é mostrada a dica de contexto "A atualizar" quando aponta para o ícone.
Clique em Fechar para fechar a janela de Preferências de Meteorologia.
Já pode tentar procurar introduzindo o nome da sua cidade no campo Procurar. Tenha em conta que cidades muito próximas de outras cidades ou em cidades sem aeroportos, pode ter de escolher uma cidade na região.

Atualizar a Informação Meteorológica
Para atualizar a informação meteorológica que o Relatório de Meteorologia mostra no painel, clique com o botão direito do rato no ícone e escolha Atualizar.
Para atualizar automaticamente a informação meteorológica em intervalos regulares, realize os seguintes passos:
Vá ao menu de contexto (clique com o botão direito do rato) e selecione Preferências.
Na janela de Preferências de Meteorologia sob o separador Geral, selecione a opção Atualizar automaticamente a cada ... minutos.
Use a caixa com setas para especificar o intervalo pelo qual o Relatório de Meteorologia obtém informação atualizada do servidor de meteorologia. O valor predefinido é de 30 minutos.
Clique em Fechar para fechar a janela de Preferências de Meteorologia.

Alterar Unidades

Preferências Gerais
Preferências Gerais
Vá ao menu de contexto (clique com o botão direito do rato) e selecione Preferências. Na janela das Preferências de Meteorologia no separador Geral, selecione as unidades de medida que quer usar.
Estão disponíveis várias unidade de medida, incluindo métrica, imperial, SI e outras. A opção Predefinido irá usar a utilizada na sua região, baseado no locale que configurou.

Detalhes
Para ver a informação meteorológica detalhada, clique com o botão direito do rato no Relatório de Meteorologia, e então escolha Detalhes. O Relatório de Meteorologia mostra a janela de Detalhes. A janela de Detalhes contém as seguintes secções separadas:
Condições Atuais
Previsão
Mapa de Radar (opcional)

Condições Atuais

Detalhes do Relatório de Meteorologia
Detalhes do Relatório de Meteorologia
A secção separada de Condições Atuais mostra a seguinte informação:
Cidade	Localização na qual as condições meteorológicas atuais se aplicam.
Última atualização	Hora na qual as condições meteorológicas foram atualizadas pela última vez do servidor de meteorologia.
Condições	Condições meteorológicas gerais.
Céu	Condições gerais do céu.
Temperatura	Temperatura atual.
Ponto de condensação	Temperatura na qual é formado o orvalho.
Humidade	Percentagem de humidade na atmosfera.
Vento	Direção e velocidade do vento.
Pressão	Pressão atmosférica.
Visibilidade	Alcance da visão conforme determinado pelas condições de luz e atmosfera.
Nascer do sol	A hora do nascer do sol calculada para a sua localização
Pôr do sol	A hora do pôr do sol calculada para a sua localização
As horas de nascer do sol e pôr do sol são calculadas localmente pela informação da latitude e longitude armazenadas no seu computador. Algumas condições, como a refração da luz através do ar, são difíceis de modelar. Consequentemente, os valores calculados para o nascer do sol e pôr do sol podem podem ter uma diferença até 10 minutos.

Previsão
A secção separada de Previsão mostra a previsão do tempo na localização no futuro imediato, normalmente nos 5 dias seguintes.
As previsões estão disponíveis apenas em alguns locais nos Estados Unidos da América, Austrália e no Reino Unido.

Mapa de Radar
Por predefinição, a secção separada de Mapa de Radar não é mostrada na janela de Previsão. O Relatório de Meteorologia descarrega os mapas de radar de www.weather.com. Se o mapa de radar não estiver disponível em www.weather.com, O Relatório de Meteorologia mostra um ponto de interrogação. Para aceder ao site www.weather.com, clique no botão Visitar o Weather.com.
Para ativar o mapa de radar, realize os seguintes passos:
Vá à janela de Preferências de Meteorologia selecionando Preferências no menu de contexto (clique com o botão direito do rato).
No separador Geral, selecione a opção Ativar mapa de radar.
Por predefinição o Relatório de Meteorologia descarrega os mapas de radares do site www.weather.com. Selecione a opção Usar endereço personalizado do mapa de radar para mostrar mapas de radar de um endereço da Internet alternativo. Tem de introduzir o endereço no campo de texto Endereço.
A maioria das localizações não definem um mapa de radar predefinido, especialmente fora dos Estados Unidos da América. Muitas localizações necessitam que especifique um URL personalizado, caso pretenda ter um mapa de radar.